θ^2tan

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

)^2 (eV 2 m Δ

0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18

0.2^{-3}10×

0.05

0.15

0.2 -3 10× 68% CL 95% CL 99.73% CL